<template>
	<div class="g-rh-login-false-list">
		<div style="height: 130px;"></div>
		<rh-empty :text="emptyText" :image='image' />
		<div style="margin-top: 32px;"></div>
		<div class="g_flex_row_center" style="width: 100vw;">
			<rh-button :btnText="btnText" type="primary" :size="size" class="g_mt_32" @clickBtn="goLogin" />
		</div>
	</div>
</template>

<script>
	export default{
		props:{
			image:{
				default:()=>{
					return 'https://matripe-cms.oss-cn-beijing.aliyuncs.com/dailibaoming/noData.svg'
				}
			},
			emptyText:{
				default:()=>{
					return '您还有没有登录，请登录后查看'
				}
			},
			btnText:{
				default:()=>{
					return '去登录'
				}
			},
			size:{
				default:()=>{
					return 'small'
				}
			}
		},
		methods:{
			goLogin(){
				uni.navigateTo({
					url:'/root/person/loginIndex'
				})
			}
		}
	}
</script>

<style>
</style>